
// Este projeto foi migrado para HTML Estático Puro para garantir 100% de compatibilidade 
// com hospedagens compartilhadas e otimização total de SEO na Flórida.
// Os arquivos de produção são index.html, about.html, etc.
console.log("Static HTML Mode Active");
